F1Willkommen bei Ubuntu!This is a live system for Ubuntu 10.04. It
was built on 20100112.1.

HILFE-INDEX

SCHLAGWORTTHEMA

<F1F1>   Diese Seite, das Inhaltsverzeichnis der Hilfe.
<F2F2>   Voraussetzungen zum Betrieb von Ubuntu.
<F3F3>   Boot methods for special ways of using this system.
<F4F4>   Zusätzliche Startmethoden; Rettung eines defekten Systems.
<F5F5>   Spezielle Bootparameter, Übersicht.
<F6F6>   Spezielle Startparameter für spezielle Rechner.
<F7F7>   Spezielle Startparameter für ausgewählte Festplatten-Controller.
<F8F8>   Spezielle Startparameter für das Startsystem.
<F9F9>   Wie man Hilfe findet.
<F10F10>  Copyright und Garantie.

Drücken Sie F2 bis F10 für Einzelheiten, oder Esc, um die Hilfe zu
verlassen.F2VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS INSTALLIEREN VON UBUNTUSie brauchen mindestens 384 Megabyte RAM, um dieses Ubuntu Live-System zu
nutzen.

Das Live-System beansprucht keinen Platz auf Ihrer Festplatte. Vorhandene
Swap-Partitionen werden jedoch genutzt, falls diese verfügbar sind.

Die FAQ enthält weitere Informationen; das Dokument finden Sie auf der
Ubuntu Webseite http://www.ubuntu.com/

Vielen Dank, dass Sie Ubuntu gewählt haben!

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F3STARTMETHODENVerfügbare Startmethoden:

Testen Sie Ubuntu, ohne Ihren Rechner zu verändern
  Starten Sie das Live-System. Sie können es später installieren, indem Sie
  auf das Symbol »Iinstallieren« auf Ihrer Arbeitsfläche klicken.
Ubuntu installieren
  Die Installation starten.
Speicher testen
  Hauptspeicher (RAM) überprüfen.

(»Ubuntu« kann durch andere verwandte Betriebssystemnamen ersetzt werden.
Diese Hilfe ist allgemein.)

Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Startmethode aus dem Menü aus. Drücken
Sie F4, um alternative Start- und Installationsmodi auszuwählen. Drücken Sie
F6, um die Startparameter zu bearbeiten. Drücken Sie nochmals F6, um aus
einem Menü häufig benutzte Startparameter auszuwählen.

Außer im Expertenmodus werden nicht-kritische Startmeldungen unterdrückt.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F4RETTUNG EINES DEFEKTEN SYSTEMSThere is no dedicated rescue mode on this disc. However, since the disc
provides a complete user environment, it is possible to use the command-line
and/or graphical tools provided to rescue a broken system, and to use a web
browser to search for help. Extensive advice is available online for most
kinds of problems that might cause your normal system to fail to boot
correctly.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F5SPEZIELLE STARTPARAMETER - ÜBERSICHTAuf manchen Systemen müssen Sie vielleicht durch Drücken von F6 einen
Parameter angeben, damit das System starten kann. Beispielsweise könnte es
sein, dass Linux Ihre Hardware nicht automatisch erkennt und Sie explizit
deren Art und Ort festlegen müssen, damit diese erkannt wird.

Um weitere Informationen abzurufen, welche Startparameter angegeben werden
können, drücken Sie:

<F6F6>   Startparameter für spezielle Rechner
<F7F7>   Startparameter für verschiedene Festplatten-Controller
<F8F8>   Startparameter, die vom Startsystem verstanden werden

Viele Kernel-Module werden vom Installationssystem dynamisch geladen; deren
Parameter können nicht auf der Befehlszeile angegeben werden.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F6SPEZIELLE STARTPARAMETER - VERSCHIEDENE HARDWARESie können folgende Startparameter durch Drücken von F6 in Kombination mit
der Startmethode (siehe <F3F3>) verwenden. Wenn Sie hexadezimale Zahlen
verwenden, müssen Sie das Präfix 0x verwenden (z.B. 0x300).

HARDWARE                               PARAMETER ZUM FESTLEGEN VON

IBM PS/1 oder ValuePoint (IDE Festplatte)
                                       hd=cylinders,heads,sectors
Einige IBM ThinkPads                   floppy.floppy=thinkpad
Geschützte I/O-Port-Bereiche           reserve=iobase,extent[,...]
Laptops mit Darstellungsproblemen des Bildschirms
                                       vga=771
Die Verwendung des generischen IDE-Treibers erzwingen
                                       generic.all_generic_ide=1

Mögliche (zeitweise) Zwischenlösungen für Hardware-Blockaden oder andere
Hardware-Fehler:

Fehlerhaftes APIC-Interrupt-Routing deaktivieren
                                       noapic nolapic
ACPI (teilweise) deaktivieren          acpi=noirq or acpi=off
USB deaktivieren                       nousb
Abfrage nach Interrupts                irqpoll

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F7SPEZIELLE STARTPARAMETER - VERSCHIEDENE FESTPLATTENSie können folgende Startparameter durch Drücken von F6 in Kombination mit
der Startmethode (siehe <F3F3>) verwenden.

HARDWARE                     PARAMETER ZUM FESTLEGEN VON

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (aktiviert, wenn nicht Null)
BusLogic SCSI-Hosts          BusLogic.BusLogic=iobase
Einige Rechner von DELL      aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Diese Liste ist unvollständig; weitere Informationen finden Sie im Dokument
»kernel-parameters.txt» des Kernels.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F8SPECIAL STARTPARAMETERS - INSTALLATIONSSYSTEMSie können folgende Startparameter durch Drücken von F6 in Kombination mit
der Startmethode (siehe <F3F3>) verwenden. Diese Parameter legen fest,
wie der Systemstart abläuft.

ERGEBNIS                                PARAMETER

ACPI für PCI-Tabellen deaktivieren (nützlich für einige HP Server und
Rechner mit VIA Chipsatz)               pci=noacpi
Braille tty verwenden                   brltty=driver,device,texttable

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F9HILFE BEKOMMENWenn Sie Ubuntu nicht starten können, verzweifeln Sie nicht! Das Ubuntu-Team
hilft Ihnen gern! Wir sind sehr daran interessiert, von den Problemen beim
Starten zu erfahren, weil sie im allgemeinen nicht nur bei einer Person
auftreten. Entweder haben wir schon von Ihrem speziellen Problem gehört;
dann können wir Ihnen eine schnelle Lösung liefern. Andernfalls würden wir
gerne mehr darüber wissen und das Problem mit Ihnen durchgehen; der nächste
Anwender, der auf dasselbe Problem stößt, wird dann von Ihrer Erfahrung
profitieren!

Die FAQ enthält weitere Informationen; das Dokument finden Sie auf der
Ubuntu Webseite http://www.ubuntu.com/

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F10COPYRIGHT UND GARANTIEUbuntu unterliegt dem Copyright (C) 2004-2009 Canonical Ltd., und umfasst
die Werke vieler Originalautoren und Mitwirkender.

Das Ubuntu System darf frei weiterverteilt werden. Nach dem Starten sind die
genauen Bedingungen zur Verbreitung für jedes einzelne Paket in der
entsprechenden Datei /usr/share/doc/Paketname/copyright beschrieben.

Ubuntu kommt OHNE JEGLICHE GARANTIE, soweit rechtlich zulässig.

Dieses System basiert auf Debian. Auf http://www.debian.org/ finden Sie
Genaueres dazu sowie Informationen zum Debian-Projekt.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.
